LIBRARY dsplnks64
;DESCRIPTION "Display Links sample"

STACKSIZE        0
HEAPSIZE      8192   ; initial heap size

EXPORTS
    MainEntryPoint  @1
    FilterInit      @2
    TerminateFilter @3
    HttpFilterProc  @4


